[Default Values]
_exptl_crystal_density_meas        'not measured'
_exptl_crystal_density_method      'not measured' 
_diffrn_detector_area_resol_mean      8 
_diffrn_standards_number           . 
_diffrn_standards_interval_count   . 
_diffrn_standards_decay_%          .


[Software Version Data]

=smart=V5.049=       'SMART v5.049 (Bruker, 1999)'
=smart=V5.054=       'SMART v5.054 (Bruker, 2001)'
=smart=V5.060=       'SMART v5.060 (Bruker, 2001)' 
=smart=V5.625=       'SMART v5.625 (Bruker, 2001)'
=smart=V5.630=       'SMART v5.630 (Bruker, 2003)'

=smart=V6.28A=       'SMART v6.28A (Bruker, 2002)'


=saint=V6.02A=       'SAINT v6.02A (Bruker, 2001)'
=saint=V6.22=        'SAINT v6.22  (Bruker, 2001)'
=saint=V6.28A=       'SAINT v6.28A (Bruker, 2002)'
=saint=V6.45=        'SAINT v6.45  (Bruker, 2003)'
=saint=V6.45A=       'SAINT v6.45A (Bruker, 2003)'
=saint=V7.06A=       'SAINT v7.06A (Bruker, 2003)'
=saint=V7.12A=       'SAINT v7.12A (Bruker, 2003)'
=saint=V7.23A=       'SAINT v7.23A (Bruker, 2003)'
=saint=V7.34A=       'SAINT v7.34A (Bruker, 200?)'
=saint=V7.46A=       'SAINT v7.46A (Bruker, 2008)'
=saint=V7.53A=       'SAINT v7.53A (Bruker, 2008)'
=saint=V7.56A=       'SAINT v7.56A (Bruker, 2009)'
=saint=V7.58A=       'SAINT v7.58A (Bruker, 2009)'
=saint=V7.60A=       'SAINT v7.60A (Bruker, 2009)'
=saint=V7.68A=       'SAINT v7.68A (Bruker, 2009)'
=saint=V8.27B=       'SAINT v8.27A (Bruker, 2012)'
=saint=V8.34A=       'SAINT v8.34A (Bruker, 2013)'
=saint=V8.37A=       'SAINT v8.37A (Bruker, 2015)'
=saint=V8.38A=       'SAINT V8.38A (Bruker, 2018)'
=saint=V8.40A=       'SAINT V8.40A (Bruker, 2019)'

=shelxtl=V5.10=      'SHELXTL v6.12 (Bruker, 1998)'
=shelxtl=V6.12=      'SHELXTL v6.12 (Bruker, 2001)'
=shelxtl=V6.14=      'SHELXTL v6.12 (Bruker, 2003)'

=xprep=V6.12=        'XPREP ver.6.12 (Bruker,2001)'
=xprep=v6.14=        'XPREP ver.6.14 (Bruker,2003)'
=xprep=2008/2=       'XPREP 2008/2 (Bruker,2008)'


=sad=V2.03=          'SADABS v.2.03 (Bruker,200?)'
=sad=V2.10=          'SADABS v.2.10 (Bruker,2003)'
=sad=V2.1X=          'SADABS v.2.11 (Bruker,200?)'
=sad=2004/1=         'SADABS-2004/1 (Bruker,2004)'
=sad=2006/1=         'SADABS-2006/1 (Bruker,2006)'
=sad=2007/1=         'SADABS-2007/1 (Bruker,2007)'
=sad=2007/2=         'SADABS-2007/2 (Bruker,2007)'
=sad=2008/1=         'SADABS-2008/1 (Bruker,2008)'
=sad=2008/4=         'SADABS-2008/4 (Bruker,2010)'
=sad=2009/1=         'SADABS-2009/1 (Bruker,2010)'
=sad=2012/1=         'SADABS-2012/1 (Bruker,2012)'

=twin=2008/2=         'TWINABS-2008/2 (Bruker,2010)'
=twin=2008/4=         'TWINABS-2008/4 (Bruker,2010)'
=twin=2009/1=         'TWINABS-2009/1 (Bruker,2010)'
=twin=2012/1=         'TWINABS-2012/1 (Bruker,2012)'
