TITL Co110 in P-1 #2
REM  reset to P-1 #2
CELL 0.71073 7.9999 9.3718 14.7362 82.625 81.527 81.726
ZERR 2 0.0002 0.0003 0.0005 0.001 0.001 0.001
LATT 1
SFAC C H N O F S Co
UNIT 32 32 8 8 12 4 2
REM <HKL>C:/Users/Richard/AppData/Roaming/Olex2Data/78dc9a30f39bbafe4282dfce00
REM 1f449b/samples/Co110/Co110.hkl</HKL>
FVAR 0.43423
PATT


HKLF 4
END
